Poezja polskiego renesansu

Wybór

Warszawa 2016

Spis treści

Biernat z Lublina

W kożdej rzeczy końca patrzaj

Praca bogactwa czyni

W cnocie ślachectwo zależy

Gdy się mocni mnożą, ludzi ubożą

Bez prace nie będą kołacze

Kto miłuje księgi, nie miewa teskności

Wilk wełnisty – złodziej isty

Jan Kochanowski

Fraszki

Pieśni. Księgi pierwsze

Pieśni. Księgi wtóre

Pieśń świętojańska o Sobótce

Psałterz Dawidów

Treny

Mikołaj Rej

Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem

Figliki

Źwierzyniec

Jan Smolik

Pieśń I

Pieśń II

Pieśń VIII

Pieśń IX

Na fraszki

Do fraszek

Do Czytelnika

Do miłości

O Dorocie

Epitaphium Rzymowi

Przyjaciel

O płeszce

Szymon Szymonowic

Sielanka I. Dafnis

Sielanka II. Wesele

Sielanka III. Silenus

Sielanka IV. Kosarze

Sielanka V. Baby

Sielanka VI. Mopsus

Sielanka VII. Alkon

Sielanka VIII. Dziewka

Sielanka IX. Kiermasz

Sielanka X. Wierzby

Sielanka XI. Ślub

Sielanka XII. Kołacze

Sielanka XIII. Zalotnicy

Sielanka XIV. Pomarlica

Sielanka XV. Czary

Sielanka XVI. Orfeus

Sielanka XVII. Pastuszy

Sielanka XVIII. Żeńcy

Sielanka XIX. Rocznica

Sielanka XX. Epitalamium Heleny

Poezja anonimowa

Pieśń

Janowi Kochanowskiemu na jego kompozycyje

Pieśń o kole rycerskim

Pieśń o tym ślachetnym trunku, który po łacinie zową aqua vite, a po polsku gorzałe wino

Z pomocą Boga miłego

Biernat z Lublina

W kożdej rzeczy końca patrzaj

Liszka z kozłem w jednej chwili

Przyszli k’studni, aby pili;

A chciwie się tam wpuścili,

Występu nie opatrzyli.

Potym zasię, gdy wen chcieli,

A żadnych stopniów nie mieli,

Zatroskał się kozieł ubogi,

Spuścił uszy, trzasnął rogi.

Liszka k’niemu przemówiła:

„Jużem drogę wymyśliła,

Jako już stąd wynidziewa,

Jeśli sobie pomożewa:

Wespni się na swoje nogi,

Stań prosto, ściągnąwszy rogi,

A ja się tak wyprowadzę;

Potym o tobie poradzę”.

On uczynił, co mu radziła:

Liszka po nim wyskoczyła

A nad studnią przebiegała

I z kozła się naśmiewała.

Kozieł wołał: „Wszakeś ślubiła,

Aby mię stąd wyzwoliła;

Pomoży-ż mi, gdyś na świebodzie,

Bych nie ostał w tej to wodzie!”

Liszka rzekła: „Koźle miły!

Rozumy cię omyliły,

Których w swej brodzie mało masz,

Chocia się w niej barzo kochasz.

Abowiem, by ty był rozum miał,

W studnią by był nie wstępował,

Ażeby pierwej opatrzył,

Kędy by zasię wyskoczył”.

Wszelki mądry, kto ma działo,

Aby się mu mądrze zstało,

Koniec przeźrzy, niż co poczniesz,

A tak w szkodę nie upadniesz.

Praca bogactwa czyni

Winiarz jeden, bliski śmierci,

Chcąc nauczyć swoje dzieci,

Wszytkich sobie wezwać kazał,

Za testament im powiedział

Rzekąc: „Pieniądze, którem miał,

Na winnicy-m je zakopał;

Gdyć umrę, pilnie szukajcie,

A co potrzeba, najdziecie”.

Oni, gdy tako mniemali,

Wziąwszy motyki, kopali;

Skarbu nigdziej nie tuczyli,

Aż się potym domyślili.

Bo winnicę rozkopawszy

Wzięli z niej pożytek więtszy:

Była ciem zawżdy rodniejsza,

W dawaniu wina hojniejsza.

A przeto kto chce bogaty być,

Oplwawszy ręce, trzeba-ć robić!

Orz rolą, kopaj korzenie,

Nie troszcz się o dobre mienie.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.

To jest bezpłatna wersja demonstracyjna ebooka. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji publikacji.